\[\begin {tabular}{l l}
\tt Technical Contact:&		John Andrews\\
\tt Telephone:&			01-387-7050 ext 3691\\
\tt O/R Address:&		C=GB; ADMD=GOLD 400; PRMD=UK.AC;\\ 
\tt&				O=UCL; OU=UCL; S=Postmaster;\\
\tt MTA Name:&			UK.AC.UCL.CS\\
\tt MTA Password:&		" " (i.e a one character space)\\ 
\tt Transport Selector:&	591 (ascii)\\ 
\tt TCP IP Address:&		128.16.5.31\\
\tt X.25 DTE Address:&		23421920030080\\
\tt X.25 Protocol ID:&		not needed\\
\tt ManagementDomains:&		C=GB; ADMD=GOLD 400; PRMD=UK.AC\\
\tt&				C=GB; ADMD=BTMHS; PRMD=UK.AC\\
\tt&				C=GB; ADMD= ; PRMD=UK.AC\\
\end{tabular}\]
